\ANG{
Eis hat die Dichte $\varrho_{\text{E}}=0{,}917\,\RFRAC{g}{cm^{3}}$. Ein
Eisw"urfel der Masse $m_{\text{E}}=20\,\text{g}$ schwimmt in einem Glas mit 
$V_{\text{W}}=200\,\mathrm{cm^{3}}$ Wasser, die Grundfl"ache des zylindrischen
Glases ist (innen) $A=20\,\mathrm{cm^{2}}$. Wieviel Prozent des Eisvolumens
sind oberhalb des Wassers? Um wieviel steigt der Wasserspiegel, wenn der
Eisw"urfel ganz schmilzt?
}
\LSG{

}
