\ANG{Ein Fallschirmspringer springt aus einem Flugzeug. 
Der zeitliche Verlauf der Geschwindigkeit ist in folgendem Diagramm dargestellt: 

\includegraphics[width=7cm]{mecm016}

\begin{enumerate}
\item Nach 28s wird der Fallschirm ge"offnet. Wie stark bremst er durchschnittlich ab?
\item Vergleiche die Bremsbeschleunigung des Fallschirms mit der eines PKW, der auf trockener Fahrbahn 4,1 s braucht, um von 110 km/h zum Stehen zu kommen. 
\item In einer H"ohe von $800m$ "uber dem Boden ist der Fallschirm ge"offnet und sinkt mit konstanter Geschwindigkeit.
\begin{enumerate}
\item In welcher H"ohe befindet sich der Fallschirm weitere $20s$ sp"ater?
\item Nach wie viel Sekunden ist der Fallschirm in eine H"ohe von $100m$ "uber dem Boden?
\item Nach wie viel Sekunden erreicht der Fallschirm den Boden?
\end{enumerate}
\end{enumerate}

Quelle: http://www.standardsicherung.nrw.de/materialdatenbank/
}

\LSG{\begin{enumerate}
\item $a=\frac{-46\frac ms}{2s}=-23\frac m{s^2}=-2,3\cdot g$
\item $a=-7,4\frac m{s^2}=-0,76\cdot g$
\item 
\begin{enumerate}
\item $h(20s)=800m-5\frac ms\cdot 20s=700m$
\item $h(t)=800m-5\frac ms\cdot t=100m \Rightarrow 140s$
\item $t=160s$
\end{enumerate}
\end{enumerate}}