\ANG{In einem James-Bond-Film wird eine Fallschirm-Szene sehr dramatisch dargestellt. Beurteile, ob die Darstellung realistisch ist. 
\begin{enumerate}
\item Ein Flugzeug, in dem sich James Bond und ein B"osewicht befinden, droht abzust"urzen. Der B"osewicht springt mit dem einzigen Fallschirm aus dem Flugzeug. James Bond springt hinterher und holt ihn im freien Fall ein. 
\item Beide nehmen stabile Freifallhaltungen ein, bewegen sich aufeinander zu, k"ampfen in der Luft. 
\item In einem Luftkampf entrei"st James Bond dem B"osewicht den Fallschirm und zieht die Rei"sleine. Der B"osewicht schafft es, sich noch einem Moment an Bonds Bein festzuhalten, doch Bond kann ihn absch"utteln. 
\item Dann zieht es Bond am Fallschirm nach oben, w"ahrend der B"osewicht in die Tiefe f"allt. 
\item Die gesamte Szene dauert etwa 2 Minuten. 
\end{enumerate}

Quelle: http://www.standardsicherung.nrw.de/materialdatenbank/}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Es ist m"oglich, einer Person hinterherzuspringen und sie im freien Fall einzuholen. Eine gr"o"sere Beschleunigung erh"alt man, z. B. durch einen deutlich geringeren Luftwiderstand. Man braucht aber hohe Athletik oder eine gute Ausbildung, um den freien Fall derart als Skysurfing zu steuern.
\item Eine saubere und stabile Freifallhaltung kann man in der Regel nicht ohne umfangreiches Training erlangen. K"ampfe in der Luft, Freifallformationen und zielgerichtetes Skysurfing sind ohne Training nicht m"oglich.
\item Wird der Schirm ge"offnet, so tritt eine Bremsbeschleunigung in H"ohe von durchschnittlich $20 \frac m{s^2}$ auf, was fast dem Dreifachen bei einer Vollbremsung im Auto entspricht. Bereits im Auto kann man nur durch einen Sicherheitsgurt gehalten werden. Deshalb ist ein Festhalten mit reiner Muskelkraft schlichtweg unm"oglich. 
\item Ein Fallschirmspringer wird durch das "Offnen des Schirms nicht wieder nach oben gezogen. In der Filmaufnahme entsteht der Eindruck dadurch, dass der gefilmte Springer (James Bond) stark abgebremst wird, w"ahrend der Kameramann mit gleich bleibender Geschwindigkeit $v = 200 \frac{km}h$ weiter f"allt. 
\item Bei einem Sprung aus 4.000 m H"ohe dauert der freie Fall etwas mehr als 60 Sekunden. Die Filmsezene ist somit aus Aufnahmen mehrerer Spr"unge zusammengeschnitten worden. Ein mehrmin"utiger Fall w"are nur aus einer derart gro"sen Absprungh"ohe m"oglich, dass die Springer einen aufwendigen K"alteschutz und eine Sauerstoffversorgung ben"otigten. 
\end{enumerate}
}

