\ANG{
    Ein Gro{\ss}raumflugzeug braucht zum Abheben etwa eine
    Geschwindigkeit von $300\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$.
    Wie lange dauert der Startvorgang, wenn das Flugzeug eine
    konstante Beschleunigung von
    $1{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ hat?
}
\LSG{
$46\,\mathrm{s}$
}
