\ANG{
\EPSR{6cm}{merr4341}{7cm}{}{ 
}{
Nebenstehende Aufnahmen von Meereswellen an einer Kaimauer entstanden
$0{,}50\,\text{s}$ hintereinander. Sch"atze ihre Wellenl"ange $\lambda$ und
ihre Frequenz $f$ ab (die Person ist ca. 1,8\,m gro"s).
}
}
\LSG{
\EPSR{6cm}{merr4342}{7cm}{}{
\PSFM{2}{2\,m} \PSFM{l}{$\lambda$} \PSFM{x}{$\Delta x$}  
}{
$\Delta x=0{,}6\,\text{m}\QDQ$\\[2mm]
$\D v=\frac{0{,}6\,\text{m}}{0{,}5\,\text{s}}=1{,}2\,\RFRAC{m}{s}$\\[2mm]
$\lambda = 2{,}4\,\text{m}\QDQ$\\[2mm]
$\D f=\frac{v}{\lambda}=0{,}5\,\text{Hz}$
}
}
