\ANG{
Im Tabellenteil einer Formelsammlung findet man unter der Rubrik ''Astronomische Daten'' f"ur die Himmelsk"orper des Sonnensystems folgenden Auszug:

%\vspace{1ex}
\begin{center}
\begin{tabular}{l||r|r|r}\hline
Himmelsk"orper & relative Masse & relativer Radius & $g$ in $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$\\ \hline\hline
$\ldots$ & $\ldots$ & $\ldots$ & $\ldots$ \\ \hline
Mars & 0{,}107 & 0{,}533 & 3{,}73 \\ \hline
$\ldots$ & $\ldots$ & $\ldots$ & $\ldots$ \\ \hline
Neptun & 17{,}2 & 3{,}80 & \rule{6mm}{1.5ex} \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}

Dabei sind die Massen bzw.~Radien der Planeten in Vielfachen der Erdmasse bzw.~des Erdradius angegeben. $g$ bezeichnet die Fallbeschleunigung an der Oberfl"ache des Planeten.
Durch einen Tintenfleck ist leider die Fallbeschleunigung an der Oberfl"ache des Neptun unleserlich geworden. Berechne diesen Wert unter Verwendung der restlichen in der Tabelle angegebenen Informationen.
}
\LSG{
$3{,}73\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\cdot\frac{17{,}2}{0{,}107}:\left(\frac{3{,}8}{0{,}533}\right)^2=11{,}8\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}.$
} 