\ANG{
\EPSR{5.5cm}{merr324}{8cm}{}{
\PSFM{x}{$\D\frac{x}{\text{cm}}$} \PSFM{m1}{$m_{1}$} 
\PSFM{20}{20} \PSFM{600}{600} \PSFM{m2}{$m_{2}$} 
\PSFM{0}{0} 
\PSFM{10}{10} \PSFM{30}{30} \PSFM{40}{40} 
}{\parfillskip0pt
Nebenstehende Abbildung zeigt eine Stroboskopaufnahme von zwei zun"achst
ruhenden und dann auseinanderschnellenden
}\\[2mm]
K"orpern. Die Zeit zwischen zwei Lichtblitzen ist $\Delta t=0{,}20\,\text{s}$.
Die Masse der Kugel ist $m_{1}=36\,\text{g}$. Berechne die Masse $m_{2}$ des
W"urfels. 
}
\LSG{
$\D |v_{1}|=\frac{6\,\text{cm}}{0{,}20\,\text{s}}=30\,\RFRAC{cm}{s}$,\quad
$\D |v_{2}|=\frac{9\,\text{cm}}{0{,}20\,\text{s}}=45\,\RFRAC{cm}{s}$,\quad
$\D m_{2}=\frac{|v_{1}|}{|v_{2}|}\cdot m_{1}=
          \frac{30}{45}\cdot 36\,\text{g}=24\,\text{g}$
}
