\ANG{
Ein Eisstock der Masse $5{,}0\,$kg gleitet mit der Anfangsgeschwindigkeit  
$v_0=10\,\RFRAC{m}{s}$ $50\,$m weit. 
Wie gro"s ist die Reibungszahl zwischen Eis und Eisstock?
}
\LSG{
$\D s=\frac{v_{0}^{2}}{2|a|}\QDQ
|a|=\frac{v_{0}^{2}}{2s}=1{,}0\,\RFRAC{m}{s^{2}},\qquad
F=\mu mg=m|a|\QDQ \mu=\frac{|a|}{g}=0{,}10$
}
