\ANG{An einer Feder ($D = 10\frac Nm$) h"angt eine Masse von $100g$, die um $5cm$ in positive x-Richtung aus der Ruhelage ausgelenkt und zur Zeit t = 0s losgelassen wird.
\begin{enumerate}
\item Berechne die Periodendauer der Federschwingung.
\item Berechne die maximale Geschwindigkeit der Masse bei der Schwingung. 
\item Zeichne die zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeit in ein Diagramm.
\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $T=0,63s$
\item $v=0,5\frac ms$
\end{enumerate}
}