\ANG{
In dem James Bond--Film ,,Moonraker --- Streng Geheim'' ,,testet'' 007 den Schwerkraftsimulator des
B"osewichts Sir Hugo Drax. Bei einer Belastung von $15\,g$, d.h. dass James Bond mit dem 15--fachen
seines K"orpergewichts gegen die Wand des Simulators gedr"uckt wird, zieht er die ,,Notbremse'' und
stoppt die Rotation des Simulators durch einen Pfeilschuss.
        
Mit welcher Frequenz und mit welcher Bahngeschwindigkeit bewegt sich 007?
Sch"atze dabei den Radius der Kreisbahn auf der sich der Geheimagent bewegt ab.
}
\LSG{
Mit der Absch"atzung $20\,\mathrm{m}$ f"ur den Radius der Kreisbahn folgt

$\frac{m\,v^2}{r}=15\,m\,g\quad\Rightarrow\quad v=\sqrt{15\,r\,g}=54{,}2494239601\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}=54\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\approx 195\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$
    
$v=2\,\pi\,r\,f\quad\Rightarrow\quad f=\frac{v}{2\,\pi\,r}=1{,}4\,\mathrm{Hz}$
}

