\ANG{Der Dachdecker und die Tonne I\\
"Uber ein Rolle sind der Dackdecker (75kg) mit einer Tonne (25kg) mit Ziegel (250kg) verbunden. Zu Beginn befindet sich die Tonne im 6.\ Stock (3m pro Stockwerk) und der Dachdecker am Boden.
\begin{enumerate}
\item Fertige eine Skizze mit den wirkenden Kr"aften an. Welche Beschleunigung erf"ahrt der Dachdecker?
\item Welche H"ohenenergie hat die Tonne mit den Ziegeln zu Beginn? 
\item Welche Energieumwandlungen findet statt, wenn der Dachdecker bis zum 6. Stock nach oben gezogen wird?
\item Welche H"ohenenergie hat der Dachdecker im 6. Stock? 
\item Mit welcher Geschwindigkeit kommt der Dachdecker im 6. Stock an?
\end{enumerate}
}

\LSG{\begin{enumerate}
\item $F_{ges}=2,0kN$; $a=5,7\frac{m}{s^2}$
\item $E_{pot 1}=48kJ$
\item $E_{pot, Tonne}\downarrow$, $E_{pot, Dachdecker}\uparrow$,$E_{kin, Tonne}\uparrow$, $E_{kin, Dachdecker}\uparrow$,
\item $E_{pot 2}=13kJ$
\item $v=14\frac{m}{s}$
\end{enumerate}
}