\ANG{Trampolinspringer\\
Im Diagramm unten siehst du in Abh"angigkeit von der H"ohe die Energieformen eines Trampolinspringers, der sich in unterschiedlichen H"ohen bewegt. Dabei werden H"ohenenergie, Spannenergie und kinetische Energie ann"ahernd vollst"andig und verlustfrei ineinander umgewandelt, so dass die Gesamtenergie als konstant angenommen werden kann. Der tiefste Punkt des Springers wird dabei als Punkt mit der H"ohenenergie 0 definiert.

\includegraphics[width=12cm]{mecm035}

\begin{enumerate}
\item Beschreibe mit Hilfe des Diagramms, welche Energieformen beim Trampolinspringen in welcher Sprungphase vorliegen. Beschreibe auch mit Worten den Verlauf der kinetischen Energie.
\item Zeichne in das Diagramm den Verlauf der kinetischen Energie ein, wobei in der H"ohe 2,8 m ausschließlich H"ohenenergie vorliegen soll.
\item Entnimm deinem Diagramm, in welcher H"ohe in etwa die kinetische Energie maximal ist!
Wie gro"s ist diese ungef"ahr, wie gro"s ist ihr Anteil an der Gesamtenergie?
\end{enumerate}

Quelle: Staatsinstitut f"ur Schulqualit"at und Bildungsforschung}


\LSG{In ca.\, 35 cm H"ohe ist $E_{kin}$ maximal, sie betr"agt etwa $1,2 kJ$. Das sind ca.\, 84\% der Gesamtenergie.}