\ANG{Inlineskater

Die Bildsequenz einen Inlineskater auf einer Halfpipe. Die Bilder haben einen zeitlichen Abstand von 0,50 s.

\includegraphics[width=12cm]{mecm036}

\begin{enumerate}
\item Treffe zu jedem der sechs Bilder eine Aussage über die jeweils vorhandenen Energieformen. Gib an wie sich die jeweiligen Energieformen gegen"uber dem vorangegangenen Bild ver"andert haben und wann Maximalwerte erreicht sind.
\item Bestimme an Hand der Bilder 3 und 4, wie schnell der Inlineskater in der Ebene in etwa ist. Die Halfpipe ist etwa 3 m hoch.
\item Berechne die Gesamtenergie des Inlineskater. Er hat eine Masse von 35 kg.
\end{enumerate}
Quelle: Staatsinstitut f"ur Schulqualit"at und Bildungsforschung
}


\LSG{Die Geschwindigkeit betr"agt in etwa $8\frac{m}{s}$. Die kinetische Energie betr"agt in etwa $1,1kJ$}