\ANG{Rei"sen beim Gewichtheben\\
Beim Gewichtheben muss man eine Langhantel vom Boden aus zur Lage "uber dem Kopf bei ausgestreckten Armen (sogenannte Hochstrecke!) bringen. Bei der Disziplin "`Rei"sen"' wird die Hantel in einem Zug zur Hochstrecke gebracht. Dabei greift der Gewichtheber die Hantel so nahe an den Gewichtsscheiben, dass sie in der Hochstrecke nur wenig "uber dem Kopf liegt.
Der amtierende iranische Weltrekordler im Rei"sen Hossein Rezazadeh brachte es am 14.09.2003 auf 213 kg.

Berechne unter der Annahme eines H"ohenunterschiedes von 1,80 m zwischen Boden und Hochstrecke
\begin{enumerate}
\item die vom Gewichtheber an der Hantel verrichtete Arbeit.
\item den Zuwachs an H"ohenenergie, den die Hantel dabei erh"alt.
\end{enumerate}

Quelle: Staatsinstitut f"ur Schulqualit"at und Bildungsforschung
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Die verrichtete Arbeit ist $3,8 kJ$.
\item Der Zuwachs an H"ohenenergie ist ebenfalls $3,8 kJ.$
\end{enumerate}
}