\ANG{
\parbox[t]{0.3\linewidth}{
Das nebenstehende Bild zeigt ,,den Vierer'' in Mittenwald.
Dieser Gipfel hat eine H"ohe von $2054\,\mathrm{m}$ "uber NN.
Sch"atze wie lange du von Mittenwald aus, das $920\,\mathrm{m}$ "uber NN liegt brauchst
um diesen Gipfel zu erklimmen. Sch"atze damit die durchschnittliche Leistung ab, die
du erbringen musst um diese Bergtour durchzuf"uhren. Lege dar, inwiefern deine erbrachte Leistung von der oben gesch"atzten abweicht.
}
\parbox[t]{0.7\linewidth}{
\vspace{-3.5ex}
\begin{center}
\includegraphics[scale=0.4]{meob0070.eps}
\end{center}
}
}
\LSG{
Individuelle L"osung.
}
