\ANG{\includegraphics[width=5cm]{elcm003}
\begin{parbox}[b]{0,5cm}{\ \ \ }\end{parbox}
\begin{parbox}[b]{7,5cm}{Im nebenstehenden Stromkreis befinden sich vier baugleiche L"ampchen, eine Stromquelle und ein Schalter.
\begin{enumerate} 
\item Welche L"ampchen leuchten, wenn der Schalter S ge"offnet ist? Vergleiche die Helligkeit der L"ampchen untereinander und gib hierf"ur eine Begr"undung an.
\item Nun wird der Schalter geschlossen. Beantworte die Frage von Teilaufgabe (a) f"ur diesen Fall.
\end{enumerate}}
\end{parbox}

Quelle: Julia P"urkner}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Es leuchten alle vier L"ampchen. Dabei leuchten jeweils L1 und L4 bzw. L2 und L3 gleich hell. L1 und L4 leuchten heller als L2 und L3: Der Strom der durch L1 bzw. L4 flie"st teilt sich zu gleichen Teilen auf L2 und L3 auf. 
\item Jetzt leuchten nur noch L1 und L4 (gleich hell). L2 und L3 sind kurzgeschlossen (durch den geschlossenen Schalter S "uberbr"uckt). 
\end{enumerate}}