\ANG{
Die Widerst"ande $R_1$ und $R_2$ liegen hintereinander an der
Spannung $U$, mit $U_1$ bzw. $U_2$ werden die Teilspannungen an $R_1$ bzw.
$R_2$ bezeichnet. Berechne die fehlenden Gr"o"sen:
\begin{center}
\begin{tabular}[t]{|l|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
 & $R_1$ in $\Omega$ & $R_2$ in $\Omega$ & $R$ in $\Omega$ &
$U_1$ in V & $U_2$ in V & $U$ in V & $I$ in A \\\hline
(a) & 80 & 120 &? &? &? & 10 &? \\\hline
(b) & 150 & 10 &? & 5 &? &? &? \\\hline
(c) &? & 30 &? &? & 0{,}01 & 300 &? \\\hline
(d) & 1000 &? &? & 0{,}001 &? & 2 &? \\\hline
(e) &? &? & 5000 &? & 400 &? & 0{,}1 \\\hline
(f) & 50 &? &? &? &? & 220 & 5 \\\hline
(g) &? & 80 &? &? & 6{,}4 &? & 0{,}8 \\\hline
\end{tabular}\end{center}
}
\LSG{
\begin{tabular}[t]{|l|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
 & $R_1$ in $\Omega$ & $R_2$ in $\Omega$ & $R$ in $\Omega$ &
$U_1$ in V & $U_2$ in V & $U$ in V & $I$ in A \\\hline
(a) & 80 & 120 & 200 & 4 & 6 & 10 & 0,05 \\\hline
(b) & 150 & 10 & 160 & 5 & 0,33 & 5,33 & 0,033 \\\hline
(c) & $9\cdot 10^{5}$ & 30 & $9\cdot 10^{5}$ & 299,99 & 0{,}01 & 300 & $3{,}3\cdot 10^{-4}$ \\\hline
(d) & 1000 &? &? & 0{,}001 & 1,999 & 2 & $1\cdot 10^{-6}$ \\\hline
(e) & 1000 & 4000 & 5000 & 100 & 400 & 500 & 0{,}1 \\\hline
(f) & 50 & $-6$ & 44 &? &? & 220 & 5 \\\hline
(g) &? & 80 &? &? & 6{,}4 &? & 0{,}8 \\\hline
\end{tabular}\\[2mm]
zu (f): nicht m"oglich, da $R_{2}<0$

zu (g):  nicht m"oglich, da $\D I=\frac{U_{2}}{R_{2}}=
  0{,}08\,\text{A}\neq 0{,}8\,\text{A}$
}
