\ANG{
F"ur ein Experiment m"ussen ruhende Protonen auf die Geschwindigkeit
$v=2{,}7\cdot 10^{7}\,\RFRAC{m}{s}$ beschleunigt werden. Welche Spannung
$U$ m"ussen die Protonen dazu durchlaufen? 
}
\LSG{
$\D\frac{m_{p}}{2}\,v^{2}=eU\quad\DANN\quad
 U=\frac{m_{p}v^{2}}{2e}=3{,}8\cdot 10^{6}\,\text{V}$
}
