\ANG{
Auf einer Gl"uhbirne steht $230\,$V$\,/\,60\,$W. Welcher Strom
$I$ flie"st durch die Gl"uhbirne und welchen Widerstand $R$ hat sie?
}
\LSG{
$\D I=\frac{P}{U}=0{,}26\,\text{A}$,\quad
  $\D R=\frac{U}{I}=\frac{U^{2}}{P}=8{,}8\cdot 10^{2}\,\Omega$

}
