\ANG{
{\bf Wie viele Elektronen man zum B"ugeln braucht}\\[2mm]
Ein B"ugeleisen nimmt die Leistung $P=690\,$W auf. Welchen Widerstand $R$
hat das Ger"at? Wie viele Elektronen (Elementarladung:
$e=1{,}60\cdot 10^{-19}\,C$) flie"sen pro Stunde durch das B"ugeleisen?
}
\LSG{
$\D P=UI=\frac{U^{2}}{R}\quad\DANN\quad R=\frac{U^{2}}{P}=
  \frac{230^{2}\,\mathrm{V^{2}}}{690\,\text{VA}}=76{,}7\,\Omega$\\[2mm]
$\D I=\frac{P}{U}=3{,}0\,\text{A}$,\quad
$Q=It=3{,}0\,\text{A}\cdot 3600\,\text{s}=10800\,\text{C}$,\quad
$\D n=\frac{Q}{e}=6{,}75\cdot 10^{22}$
}
