\ANG{
Welche Stromst\"{a}rke flie{\ss}t durch einen an das Haushaltsnetz angeschlossenen
elektrischen Wasserkocher, wenn man Wasser zum Sieden bringt?
}
\LSG{
Aus einer Sch\"{a}tzung, Messung bzw. aus einem Tabellenwerk:

$m=1\,\mathrm{kg}, t=4\,\mathrm{min}, U=230\,\mathrm{V}, c=4{,}2\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{g}\,\mathrm{K}}, \vartheta_0=20^{\circ}\mathrm{C}, \vartheta_1=100^{\circ}\mathrm{C}$

$U\,I\,t=c\,m\Delta\vartheta\quad\Rightarrow\quad I=\frac{c\,m\,\Delta\vartheta}{U\,t}=6\,\mathrm{A}$
} 