\ANG{Die beiden in der Abb.\ dargestellten Kreise befinden sich so hintereinander, dass sich ihre magnetischen Feldlinien durchdringen.
In welche Richtung flie"st der induzierte Strom im rechten Stromkreis, wenn der Widerstand im linken Kreis 
\begin{enumerate}
\item erh"oht wird?
\item erniedrigt wird?
\end{enumerate}

\includegraphics[width=8cm]{elcm017}
}

\LSG{Magnetfeld in der linken Spule in die Zeichenebene

\begin{enumerate}
\item $R \uparrow \Rightarrow I\downarrow$, d.\ h.\ Magnetfeld erniedrigt sich in der rechten Schleife. Der Induktionsstrom in der rechten Schleife ist parallel zum bestehenden Magnetfeld, um der Abnahme entgegenzuwirken. Der Strom flie"st im Uhrzeigersinn.
\item $R \downarrow \Rightarrow I\uparrow$, d.\ h.\ Magnetfeld ern"oht sich in der rechten Schleife. Der Induktionsstrom in der rechten Schleife ist entgegengesetzt zum bestehenden Magnetfeld, um der Zunahme entgegenzuwirken. Der Strom flie"st gegen den Uhrzeigersinn.
\end{enumerate}}