\ANG{In Muskel- und Nervenzellen besteht eine elektrische Spannung quer durch die Zellmembran. Die Gr"o"se der Spannung betr"agt
$90mV$ im Ruhezustand, die Dicke der Membran betr"agt $4-5nm$. Berechne die Feldst"arke, die "uber der Zellmembran herrscht und bewerte das Ergebnis.}

\LSG{$E\approx 2\cdot 10^7\frac Vm$, die Feldst"arke ist gr"o"ser als bei einem Blitz; die Durchschlagfeldst"arke der Membran ist sehr hoch}