\ANG{Ein "Oltr"opfchen der Masse $3\cdot 10^{-11}g$ schwebt in einem Kondensator mit vertikalen Feldlinien. Die Kondensatorspannung betr"agt $7400V$, der Plattenabstand
$12mm$. Wie viele Elementarladungen sind auf dem Tr"opfchen?}

\LSG{$3$}