\ANG{Mit welcher Kraft sto"sen sich zwei Protonen in einem Heliumkern (Abstand $\approx 10^{-15}m$) ab? Ist das viel oder wenig?}

\LSG{$F=230N$, entspricht der Gewichtskraft einer Masse $23kg$, (z.\ B.\ $23l$ Wasser, Sch"aferhund, Kleinkind). Dies ist in Anbetracht der kleinen Protonenmasse sehr gro"s.}