\ANG
{
Eine zylinderf"ormige Spule, deren Querschnittsfl"ache einen Radius von $3{,}8\,\mathrm{cm}$ besitzt, hat eine L"ange von $750\,\mathrm{mm}$ und eine Windungsdichte von $485\,\frac{1}{\mathrm{m}}$. Welche Induktivit"at besitzt die Spule?
}
\LSG{
$1{,}0\,\mathrm{mH}$.
}