\ANG
{
Durch eine Spule der Induktivit"at $120\,\mathrm{mH}$ steigt die Stromst"arke beginnend bei 0 linear mit der Zeit auf $6{,}0\,\mathrm{A}$ an.
Berechne die Induktionsspannung, die zwischen den Enden der Spule auftritt.
}
\LSG{
$-4{,}8\,\mathrm{V}$.
}