\ANG{
Ein unged"ampter Schwingkreis hat eine Frequenz von $0{,}726\,\mathrm{kHz}$. Berechne die Induktivit"at der Schwingkreisspule, wenn der Kondensator im Schwingkreis eine Kapazit"at
von $4{,}0\,\Mmu\mathrm{F}$ hat.
}
\LSG{
$12\,\mathrm{mH}$.
}