\ANG{
\begin{enumerate}
\item Beschreibe, wie man die Brennweite f einer Sammellinse bestimmen kann. 
\item Ein leuchtender Gegenstand wird vor der Sammellinse aufgestellt. In welchem Bereich steht der Gegenstand, wenn sein scharfes Bild (reell) gleich gro"s auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wie gro"s ist der Abstand des Bildes von der Linse? 
\item Was "andert sich an der Abbildung von Teilaufgabe (b), wenn der Gegenstand nun weiter von der Linse entfernt wird? 

\end{enumerate}

Quelle: Julia P"urkner}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Man l"asst paralleles Licht auf die Linse fallen (Linsenebene senkrecht zu den Strahlen). Mit Hilfe eines Schirms stellt man den Brennpunkt fest. Der Abstand Brennpunkt-Linse ist die Brennweite f. 
\item In diesem Fall ist die Gegenstandsweite g gleich der doppelten Brennweite. Auch das Bild des Gegenstandes ist auf der anderen Linsenseite in der Entfernung b = 2f zu beobachten. 
\item Die Bildweite verkleinert sich. Bei sehr weit entfernten Gegenst"anden ist die Bildweite b ungef"ahr gleich der Brennweite. Die Bildgr"o"se B verkleinert sich im Vergleich zu Teilaufgabe (b). 
\end{enumerate}
}