\ANG{Wenn man eine CD in den H"anden h"alt, fallen sofort die sichtbaren farbigen Spektren auf. Halten Sie die Ihnen zur Verf"ugung gestellte CD waagrecht mit dem Ettikett nach unten, so dass das Licht der Deckenlampe Spektren erzeugt. Kippen Sie die CD nun so zur Lampe hin, dass sich die Spektren gut beobachten lassen.

\begin{enumerate}
\item Beschreiben sie die Farberscheinungen und erl"autern Sie das Zustan\-de\-kom\-men. Gehen Sie hierbei insbesondere auf die Reihenfolge der Farben ein. Erg"anzen Sie Ihre Erl"auterungen gegebenenfalls mit qua\-li\-ta\-ti\-ven Skizzen.
\item Ersetzt man die normale Raumbeleuchtung durch eine Quecksilber\-dampf\-lam\-pe, so erkennt man im Wesentlichen nur noch die Farben Gelb, Gr"un und Blau.

Die Ger"atekarte zur Hg-Lampe gibt an, dass die Lampe in {\underline{sechs}} Wel\-len\-l"an\-gen ($407,7nm$, $435,8nm$, $491,6nm$, $546,1nm$, $579,0nm$
und $579,1nm$) strahlt.

Erl"autern Sie die scheinbare Diskrepanz und die Unterschiede zwischen den im Licht der Deckenlampe beobachteten Spektren und den Spek\-tral\-li\-ni\-en der Hg-Lampe.
\item Untersuchen Sie mit der CD das Spektrum anderer Lichtquellen.
\end{enumerate}

nach: EPA Physik, Beschluss der KMK vom 5.2.04
}

\LSG{
{\bf Anmerkung:} F"ur die Bearbeitung der Aufgabe ist eine CD notwendig, die im Licht einer Gl"uhlampe beobachtet weden muss.

\begin{enumerate}
\item Die Farben ergeben sich aus der Spektralzerlegung des ,,wei"sen'' Lichtes. 
Blau wird weniger abgelenkt als Rot. 
\item Die Wellenl"angen $579,0nm$ und $579,1nm$ lassen sich nicht getrennt wahrnehmen. Die Wellenl"angen $407,7nm$ und $435,8nm$ liegen im UV-Bereich und sind mit dem Auge nicht erkennbar.

Der Hauptunterschiedzwischen den Spektren der Gl"uhlampe und dem Spektrum der Hg-Lampe liegt darin, dass die Gl"uhlampe kon\-ti\-nu\-ier\-lich abstrahlt und damit im Gegensatz zum diskreten Spektrum der Hg-Lampe ein kontinuierliches Spektrum liefert.
\item Z.\ B.\ 

Leuchtstoffr"ohren liefen kontinuierliches Spektrum, beim dem ver\-schie\-de\-ne Linien eine deutlich erh"ohte Intensit"at aufweisen.

Energiesparlampen haben mehrere breite Linien im Spektrum.
\end{enumerate}}