\ANG{
Ein Eisenw"urfel der Kantenl"ange 10\,cm wird von $\vartheta_{1}=20\GC$ auf 
$\vartheta_{2}=300\GC$ erw"armt. Berechne die absolute und relative Massenzunahme.}
\LSG{
$\D\Delta W=mc_{\text{Fe}}\Delta T=
7{,}86\,\text{kg}\cdot 0{,}452\,\RFRAC{kJ}{kg\,K}\cdot
280\,\text{K}=
9{,}95\cdot 10^{5}\,\text{J}$

$\D\Delta m=\frac{\Delta W}{c^{2}}=1{,}1\cdot 10^{-11}\,\text{kg}$,\quad
$\D\frac{\Delta m}{m}=1{,}4\cdot 10^{-12}$


}
