\ANG{
Um wieviel Prozent ist Wasser der Temperatur $0\GC$ schwerer als Eis der Temperatur $0\GC$?}
\LSG{
$\D\Delta W=mC_{\text{schmelz}}=
m\cdot 334\,\RFRAC{kJ}{kg}\quad\DANN\quad \frac{\Delta m}{m}=
\frac{\Delta W}{mc^{2}}=\frac{C_{\text{schmelz}}}{c^{2}}=3{,}7\cdot 10^{-10}\,\%$


}
