\ANG{
Mit welcher Geschwindigkeit muss sich ein K"orper bewegen, damit seine kinetische Energie
gleich seiner Ruhenergie ist?}
\LSG{
$\D W_{\text{kin}}=mc^{2}\left(\relgamma-1\right)=mc^{2}$,\quad
$\D 1-\beta^{2}=\frac{1}{4}$,\quad $\D\beta=\frac{1}{2}\sqrt{3}\approx 0{,}866$


}
