\ANG{
Luft der Temperatur $T_{1}=10\GC$ wird Energie zugef"uhrt, bis sich die
mittlere kinetische Energie der Molek"ule verdoppelt hat. Wie gro"s ist die
Lufttemperatur $T_{2}$ nach der Energiezufuhr?
}
\LSG{
$T_{1}=283\,\text{K},\qquad T_{2}=2T_{1}=566\,\text{K}=293\GC$
}
