\ANG{Ein Eisw"urfel mit Kantenl"ange $3cm$, der Temperatur $0^{o}C$ und der Dichte $0,917
g/cm^3$ wird in Glas mit $0,3 l$ Cola der Temperatur $19^{o}C$
gegeben.
\begin{enumerate}
\item Welche Energie nimmt der Eisw"urfel auf, bis er zu Wasser
von $0,0^{o}C$ geschmolzen ist.
\item Wie weit k"uhlt die Cola durch die zum Schmelzen des Eises
notwendige Energie ab?
\item Welche Temperatur erreicht die Cola,wenn sich nach dem Schmelzen des Eisw"urfels ein
Temperaturgleichgewicht eingestellt hat. Vergleiche diese mit der
in (b) berechneten Temperatur.
\end{enumerate}

Konstanten:\\
spezifische W"armekapazit"at: $c_{Wasser}=4,19\frac{kJ}{kg^{o}C}$\\
spezifische Schmelzw"arme von Eis: $C_{Eis}=335\frac{kJ}{kg}$}

\LSG{\begin{enumerate}
\item $m_{Eis}=0,025kg$, $E_{schmelzen}=8,3kJ$ 
\item $m_{Cola}=300g$, $\Delta\theta=6,6^{\circ}C$, $\theta=12,4^{\circ}C$
\item $11,4^{\circ}C$; die Abk"uhlung geschieht im wesentlichen durch das Schmelzen des Eises
\end{enumerate}}