\ANG{
Wie lange muss ein Strom der St"arke $100\,$A flie"sen, bis Elektronen 
der Gesamtmasse $1\,$kg durch den Leiterquerschnitt gewandert sind?
}
\LSG{
$\D Q=\frac{1\,\kg\cdot e}{m_{\text{e}}}=1{,}759\cdot
10^{11}\,\text{C}=I\Delta t\QDQ \Delta t=\frac{Q}{I}=
1{,}759\cdot 10^{9}\,\text{s}=55{,}7\,\text{a}$
}
