\ANG{
Im Periodensystem ist die {\bf mittlere} relative Atommasse des
nat"urlichen Isotopengemisches eines Elementes angegeben. Aus wie
vielen Atomen besteht $1\,{\rm dm^{3}}$ Gold? Die Dichte von Gold ist 
$\varrho=19{,}3\,\RFRAC{g}{cm^{3}}$. 
}
\LSG{
Mittlere Masse eines Goldatoms: $M=196{,}97\,\text{u}$\\[2mm]
Masse des Goldes: $m=19{,}3\,\RFRAC{g}{cm^{3}}\cdot 1000\,\mathrm{cm^{3}}=
19{,}3\,\text{kg}$\\[2mm] 
Zahl der Goldatome: $n=\frac{m}{M}=5{,}90\cdot 10^{25}$
}
