\ANG{Zur Untersuchung einer Schilddr"use soll eine geeignete radioaktive Substanz (als sogenannter Marker) ausgew"ahlt werden. Diese Substanz wird in einer Verbindung mit anderen Stoffen vom Patienten eingenommen und verteilt sich durch Stoffwechselprozesse im K"orper. Mit einer besonderen Kamera wird nach einigen Stunden die St"arke der Strahlung, die von der Substanz ausgeht, f"ur jeden Punkt der Schilddr"use aufgenommen
und daraus ein Bild berechnet. Auf diesem Bild sind Ver"anderungen erkennbar.
\begin{enumerate}
\item Entscheide jeweils, ob die Eigenschaften giftig, gr"un, reflektierend, elektrisch leitend, Halbwertszeit, ausscheidbar, Teilchendurchmesser und nachweisbar f"ur eine medizinische Nutzung von Bedeutung sind.
\item Welche der angegebenen Substanzen A, B, C, D ist f"ur die beschriebene Untersuchung geeignet? Begr"unden Sie ihre Entscheidung auf der Basis
der folgenden Tabelle.

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}\hline
Substanz& Strahlunsart&Reichweite&Reichweite&Halbwertszeit\\ \hline
&&in Luft&in Gewebe&\\ \hline
A&$\alpha$&3,8cm& 0,1mm& 4 Stunden\\ \hline
B&$\beta$ &5,5m &2,5cm &6 Stunden\\ \hline
C&$\beta$ &6,7m &4,2cm &25 Jahre\\ \hline
D&$\gamma$&viele m& einige m& mehrere\\ 
&&&&Stunden\\ \hline
\end{tabular}
\item Diskutiere Vorteile und Gefahren einer Untersuchung, bei der
radioaktive Substanzen eingesetzt werden.
\end{enumerate}

Quelle: Bildungsstandards im Fach Physik f"ur den Mittleren Schulabschluss, Beschluss vom 16.12.2004}

\LSG{\begin{enumerate}
\item Von Bedeutung sind giftig, Halbwertszeit, ausscheidbar, nachweisbar
\item geeignet: B und D\\
nicht geeignet: A, weil Reichweite zu klein und C, weil Halbwertszeit zu lang
\item Vorteile, z.\ B.\ gute Abbildung innerer Organe m"oglich, Einsatz zur Krebsbek"ampfung\\
Gefahren, z.\ B.\ Sch"adigung von gesundem Gewebe durch Strahlenbelastung von Patienten und von medizischem Personal
\end{enumerate}}