\ANG{
Eine kleine Probe eines Iridiumisotops ist in ein Glasr"ohrchen
eingeschmolzen. Nach einigen Minuten befindet sich in dem R"ohrchen
fast nur noch Platin 198. Welcher Zerfallsart unterliegt das
Iridiumisotop? Um welches Isotop handelt es sich?
Schreibe die vollst"andige Reaktionsgleichung des Zerfalls hin.
}
\LSG{
$\beta^{-}$-Zerfall:\qquad
$\D\nucl{198}{77}{Ir}\longrightarrow
\nucl{198}{78}{Pt}+\text{e}^{-}+\overline{\nu}_{\text{e}}$
}
