\ANG{
Wie viele $\alpha$-- und wie viele $\beta^{-}$--Zerf\"{a}lle treten bei der Zerfallsreihe
von ${}^{241}_{\ 94}\mathrm{Pu}$ zu dem stabilen
${}^{209}_{\ 83}\mathrm{Bi}$ auf?
}
\LSG{
$\alpha$: $(241-209):4=8$; $\beta^{-}$: $94-8\cdot2+n=83\quad\Rightarrow\quad n=83+16-94=5$.
}
