\ANG{
Der Stern Altair ist der hellste Stern im Sternbild Adler. Es ist ein wei{\ss}er Zwerg. Er hat eine Parallaxe von $\left(195\cdot10^{-3}\right)^{''}$ und eine scheinbare Helligkeit von $0{,}76$. Berechne die absolute Helligkeit von Altair und seine Leuchtkraft in Vielfachen der Leuchtkraft der Sonne.
}
\LSG{
$2{,}2$; $11\,L_{\odot}$.
}
