\ANG{Sprung vom 3m-Brett
\begin{enumerate}
\item Martina springt vom 3m-Brett gestreckt ins Schwimmbecken. Mit welcher Geschwindigkeit erreicht sie die
Wasseroberfl"ache?
\item Martina erreicht mit ihren Zehen die Wasseroberfl"ache nach
$0,78s$. Welche mittlere Beschleunigung hatte sie?
\end{enumerate}}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Annahme: Luftwiderstand vernachl"assigbar\\ 
$v=\sqrt{2gs}=\sqrt{2\cdot 9,81\frac{m}{s^2}\cdot 3m}=7,7\frac{m}{s}$
\item $\overline{a}=\frac{7,7\frac{m}{s}}{0,78s}=9,8\frac{m}{s^2}$
\end{enumerate}
}
