\ANG{Erl"autere den Unterschied von See- und Landklima
physikalisch. F"uhre dazu auch geeignete Rechnungen durch!}

\LSG{ Seeklima bei gro"sen Wassermassen in der N"ahe (Meer, See):
gro"se Temperaturunterschiede Tag-Nach bzw.
Sommer-Winter\\
Landklima: kleine Temperaturunterschiede Tag-Nach bzw.
Sommer-Winter\\

notwendige Energie um jeweils 1kg Wasser und 1kg
Granit um $10^{\circ}C$ zu erw"armen.\\
Wasser: $E=c_Wm\Delta\vartheta =
4,2\frac{Jg}{^{\circ}\vartheta}\cdot 1000g\cdot
10^{\circ}C=42kJ$\\
Granit: $E=c_Wm\Delta\vartheta =
0,7\frac{Jg}{^{\circ}\vartheta}\cdot 1000g\cdot
10^{\circ}C=7kJ$\\

Temperaturdifferenz von 1kg Wasser und 1kg Granit bei
Energiezufuhr von $42kJ$:\\
Wasser: $\Delta\vartheta = 10^{\circ}\vartheta$, (s.\, o.)\\
Granit: $E=c_Wm\Delta\vartheta = 60^{\circ}C$ !!!\\
}
