\ANG{Funktionsweise eines K"uhlschranks:

Durch ein geschlossenes Rohrsystem wird
ein K"uhlmittel gepumpt. Als Pumpe dient
ein elektrisch betriebener Kompressor.
"Uber dieses System wird dem Innenraum
Energie entzogen und er k"uhlt ab. An der
R"uckseite des K"uhlschranks wird die dem
Innenraum entzogene Energie an die
Raumluft abgegeben.
An einem hei"sen Tag im Sommer schl"agt
Dieter vor, die K"uhlschrankt"ure zu "offnen,
damit es im Raum k"uhler wird. Petra
meint, es bringe nichts, im Gegenteil, es w"urde w"armer im Raum.
\begin{enumerate}
\item Es werden verschiedene Argumente vorgebracht. Kreuze die richtigen Argumente an. 
\begin{itemize}
\item Kalte Luft str"omt aus dem K"uhlschrank und k"uhlt den Raum ab.
\item Diese Abk"uhlung der Raumluft setzt sich auf Dauer fort, weil das
K"uhlschrankaggregat st"andig den Innenraum abk"uhlt.
\item An der R"uckseite des K"uhlschranks wird die Raumluft erw"armt.
\item Erw"armung und Abk"uhlung halten sich die Waage, die Temperatur
bleibt auf Dauer konstant.
\item Die Erw"armung "uberwiegt, die Temperatur steigt auf Dauer.
\item Die Abk"uhlung "uberwiegt, die Temperatur f"allt auf Dauer.
\item Durch die vom Kompressor abgegebene Energie wird der Raum
auf Dauer erw"armt.
\item Durch den Kompressor wird der Raum auf Dauer abgek"uhlt.
\end{itemize}
\item Formuliere eine zusammenh"angende begr"undete Aussage zu der
Frage, wie sich die Temperatur in der K"uche insgesamt ver"andert,
wenn der K"uhlschrank "uber einen l"angeren Zeitraum bei offener T"ur
betrieben wird.
\end{enumerate}}

\LSG{\begin{enumerate}
\item richtige Argumente sind:
\begin{itemize}
\item Kalte Luft str"omt aus dem K"uhlschrank und k"uhlt den
Raum ab.
\item An der R"uckseite des K"uhlschranks wird die Raumluft
erw"armt.
\item Die Erw"armung "uberwiegt, die Temperatur steigt auf
Dauer.
\item Durch die vom Kompressor abgegebene Energie wird
der Raum auf Dauer erw"armt.
\end{itemize}
\item Die Luft vor dem ge"offneten K"uhlschrank wird zwar abgek"uhlt
und die Luft an der R"uckseite erw"armt, dies w"urde
sich jedoch auf Dauer ausgleichen. Die Erw"armung des
Raumes resultiert aus der zugef"uhrten elektrischen Energie
\end{enumerate}}