\ANG{Am Gletscher des Gro"sglockner strahlt an einem sch"onen Wintertag pro Quadratmeter in einer Sekunde eine Energie von 600J ein. Dadurch schmilzt der Schnee.
\begin{enumerate}
\item Wie viele Liter Wasser flie"sen von eine Bergh"utte mit einer waagrechten Dachfl"ache von $20m^2$ innerhalb von 4 Stunden ab, wenn man von einer Umgebungstemperatur von $0^{\circ}C$
ausgeht?
\item Um den R"uckgang der Gletscher zu verlangsamen, werden an vielen Stellen die Schneefl"achen mit wei"sen Planen bedeckt. Erkl"are warum man sich dadurch einen positiven Einflu"s erhofft.
\item Welche Energie ist notwendig, um das geschmolzene Wasser vom Dach der Bergh"utte auf
eine Temperatur von $20^{\circ}C$ zu erw"armen?
\end{enumerate}
Konstanten: $C_{schmelzen}= 334 \frac Jg$, $c_W=4,2\frac{J}{g\cdot
^{\circ}C}$}

\LSG{\begin{enumerate}
\item $E=600\frac{J}{sm^2}\cdot 20m^2\cdot 4\cdot 3600s=172,8MJ=C_{schmelz}\cdot m$
$\Rightarrow m=\frac{E}{C_{schmelz}}=517kg$ $\Rightarrow 517l$
\item Schnee absorbiert weniger Energie $\Rightarrow$ weniger Schnee schmilzt
\item $E=c_W\cdot m\Delta\theta=43MJ$
\end{enumerate}}