\ANG{
In den meisten Thermometern wird als Thermometerfl"ussigkeit
Quecksilber oder Alkohol verwendet.
\begin{enumerate}
\item Wie w"urdest Du vorgehen, um eine mit Alkohol gef"ullte
Glasr"ohre mit Vorratsgef"a"s zu einem Thermometer zu eichen?
\item Warum ist es nicht sinnvoll, Wasser als
Thermometerfl"ussigkeit zu verwenden?
\end{enumerate}}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item f"ur verschiedene Temperaturen die Steigh"ohe im Rohr markieren und Temperatur messen; dazwischen linear interpolieren
\item Schmelz- und Siedetemperatur von Wasser schr"anken den Messbereich ein; bei Quecksilber liegen Schmelz- und Siedetemperatur ($-39^{\circ}C$
bzw. $357^{\circ}C$) weiter auseinander
\end{enumerate}}