\ANG{{\bf Technischen Daten eines Gl"uhl"ampchens}

Auf einem handels"ublichen Gl"uhl"ampchen f"ur Taschenlampen ist \mbox{,,4 V, 40 mA''} zu lesen. Was bedeutet diese Aufschrift? Welche der Aussagen "uber das L"ampchen sind richtig, welche falsch und welche sinnlos? Kreuze die richtigen Antworten an und begr"unde bei den betreffenden Aussagen, warum sie sinnlos sind.\\

\begin{tabular}{ll}
(1) & Wenn eine Spannung von 4 V an dem L"ampchen anliegt,\\
    & so flie"st ein Strom von ca. 40 mA. \\
(2) & Das L"ampchen hat immer eine Leistung von ca. 160 mW. \\
(3) & Das L"ampchen hat unter Betriebsbedingungen einen Widerstand \\
    & von ca. 100 W. \\
(4) & Das L"ampchen hat immer eine Spannung von ca. 4 V. \\
(5) & Durch das L"ampchen flie"st immer ein Strom von ca. 40 mA. \\
(6) & Das L"ampchen soll mit einer Spannung von ca. 4 V betrieben werden. \\
(7) & Das L"ampchen verbraucht ca. 4 V. \\
(8) & Das L"ampchen verbraucht ca. 40 mA. \\
(9) & Wenn das L"ampchen mit 4 V betrieben wird, nimmt es eine \\
    & elektrische Leistung von ca. 160 mW auf. \\
(10) & Wenn das L"ampchen mit deutlich mehr als 4 V betrieben wird,\\
     & brennt es bald durch. 
\end{tabular}

Quelle: Staatsinstitut f"ur Schulqualit"at und Bildungsforschung,
Linkebene zum Lehrplan }

\LSG{Aussagen 1, 3, 6, 9, 10 sind richtig.\\
Sinnlos sind die Aussagen 4, 7, und 8: Ein L"ampchen hat keine
Spannung - eine Spannung liegt am L"ampchen an. Die anliegende
Spannung h"angt von der verwendeten elektrischen Energiequelle und
nicht vom L"ampchen ab. Strom wird nicht verbraucht; der Strom
flie"st durch das L"ampchen hindurch.}
