\ANG{
\parbox[t]{0.5\textwidth}{
    Lies aus dem nebenstehend abgebildeten Oszilloskopbild Amplitude und Periode der angelegten Spannung ab.
    Welche Frequenz hat die angelegte Spannung?
}\hspace{0.5cm}
\parbox[t]{0.5\textwidth}{
   \begin{center}
      \psset{framesep=1.5pt,unit=0.75cm}
      \begin{pspicture}(10,10)
         \Oscillo[timediv=5,amplitude1=4.5,sensivity1=1.5]
      \end{pspicture}
   \end{center}
} } \LSG{ Amplitude: $4{,}5\,\mathrm{V}$, Periode: $20\,\mathrm{ms}$, Periode: $f=\frac{1}{20\,\mathrm{ms}}=50\,\mathrm{Hz}$. }
