\ANG{
F\"{u}r den Zerfall von Pb--209 hat man das folgende $t$--$A$--Diagramm erhalten:
\begin{center}
\psset{xunit=0.5cm, yunit=0.2mm}
\begin{pspicture}(0,-30)(25,270)
       \psaxes[Dx=5, Dy=40]{->}(24.5, 245)
       \psplot{0}{24}{0.5 x 3.3 div exp 200 mul 18 add}
       \rput(0,255){$A$ in Bq}
       \rput(26,0){$t$ in h}
\end{pspicture}
\end{center}
}
Ermittle die Nullrate und die Halbwertzeit von Pb--209.
\LSG{
$18\,\mathrm{Bq}$; $3{,}3\,\mathrm{h}$
}