\ANG{
\parbox[t]{0.4\linewidth}{
Nebenstehend ist ein Kondensator abgebildet. Die linke Platte ist negativ, die rechte positiv geladen.
Die linke Platte befindet sich auf dem Potential 0. Zwischen den beiden Platten haben wir eine Spannung von $8{,}0\,\mathrm{kV}$.
\begin{enumerate}
  \item Zeichne den Verlauf des Potentials $\varphi\left(x\right)$ in Abh\"{a}ngigkeit vom Ort $x$ ein.
  \item Im Abstand $x=2{,}0\,\mathrm{cm}$ befindet sich ein Elektron in Ruhe. Wir \"{u}berlassen das Elektron seinem weiteren Schicksal.
        Welche Geschwindigkeit hat es, wenn es den Abstand $x=8{,}0\,\mathrm{cm}$ von der negativen Platte hat.
%  \item Welche Spannung m\"{u}sste zwischen den Platten liegen, wenn das Elektron bei $x=8{,}0\,\mathrm{cm}$ die Geschwindigkeit $v=2{,}4\cdot10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ hat.
\end{enumerate}
}
\parbox[t]{0.6\linewidth}{
\begin{center}
	\psset{unit=0.75cm}
	\begin{pspicture}(-1,-0.5)(10,9)
		%% Als Zeichenhilfe
		\psgrid[subgriddiv=2, gridlabels=0pt](0,0)(10,8)
        \psaxes{->}(0,0)(-0.5,-0.5)(10.5,8.5)
        \psline[linewidth=4pt](0,0)(0,8)
        \psline[linewidth=4pt](10,0)(10,8)
        \rput(0,9.5){$\dfrac{\varphi\left(x\right)}{\mathrm{kV}}$}
        \rput(11.2,0){$\dfrac{x}{\mathrm{cm}}$}
        \rput(-0.5,4.5){$-$}
        \rput(10.5,4.5){$+$}
	\end{pspicture}
\end{center}
}
\begin{enumerate}
\setcounter{enumii}{2}
  \item Welche Spannung m\"{u}sste zwischen den Platten liegen, wenn das Elektron bei $x=8{,}0\,\mathrm{cm}$ die Geschwindigkeit $v=2{,}4\cdot10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ hat und zu Beginn bei $x=2{,}0\,\mathrm{cm}$ in Ruhe war?
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
  \item \mbox{}
\begin{center}
	\psset{unit=0.75cm}
	\begin{pspicture}(-1,-1)(10,9)
		%% Als Zeichenhilfe
		\psgrid[subgriddiv=2, gridlabels=0pt](0,0)(10,8)
        \psaxes{->}(0,0)(-0.5,-0.5)(10.5,8.5)
        \psline[linewidth=4pt](0,0)(0,8)
        \psline[linewidth=4pt](10,0)(10,8)
        \rput(0,9.5){$\dfrac{\varphi\left(x\right)}{\mathrm{kV}}$}
        \rput(11.2,0){$\dfrac{x}{\mathrm{cm}}$}
        \rput(-0.5,4.5){$-$}
        \rput(10.5,4.5){$+$}
        \psline[linecolor=red](0,0)(10,8)
	\end{pspicture}
\end{center}
  \item $\frac{1}{2}\,m\,v^2=e\,\left(\varphi\left(8{,}0\,\mathrm{cm}\right)-\varphi\left(2{,}0\,\mathrm{cm}\right)\right)\quad\Rightarrow\quad v=\sqrt{\dfrac{2\cdot e\cdot9{,}6\,\mathrm{kV}}{m}}=4{,}1\cdot10^7\,\mathrm{ms}^{-1}=23\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
  \item $27\,\mathrm{V}$
\end{enumerate}
} 